x Q^2 ϵ

(_{σA}

σ^d ) is ± δ (_{σA}

σ^d ) is ± δ (_{σA}

σ^d ) is ± δ (_{σA}

σ^d ) is ± δ (_{σA}

σ^d ) is ± δ (_{σA}

σ^d ) is ± δ (_{σA}

σ^d ) is ± δ (_{σA}

σ^d ) is ± δ

4He^9Be^{12}C^{27}Al^{40}Ca^{56}Fe^{108}Ag^{197}Au (Δ = ±2.2%) (Δ = ±0.5%) (Δ = ±0.5%) (Δ = ±0.5%) (Δ = ±0.7%) (Δ = ±0.9%) (Δ = ±1.0%) (Δ = ±2.3%)

0.089 2.00 0.391 · · · · · · · · · · · · · · · 0.999 ± 0.019 · · · · · ·

0.130 2.00 0.574 1.037 ± 0.022 1.034 ± 0.016 · · · 1.033 ± 0.014 · · · 1.041 ± 0.014 · · · 1.042 ± 0.015

0.140 5.00 0.420 · · · · · · · · · · · · · · · 1.056 ± 0.030 · · · · · ·

0.220 2.00 0.785 1.006 ± 0.021 1.002 ± 0.014 · · · 1.009 ± 0.014 · · · 1.015 ± 0.014 · · · 0.996 ± 0.017 0.220 5.00 0.539 0.987 ± 0.021 1.000 ± 0.015 0.999 ± 0.013 1.005 ± 0.012 1.012 ± 0.016 1.012 ± 0.013 1.001 ± 0.017 0.991 ± 0.014 Average 0.997 ± 0.018 1.001 ± 0.011 0.999 ± 0.013 1.007 ± 0.010 1.012 ± 0.016 1.013 ± 0.010 1.001 ± 0.017 0.993 ± 0.011

0.300 2.00 0.828 1.018 ± 0.020 1.010 ± 0.014 · · · 1.004 ± 0.014 · · · 1.000 ± 0.013 · · · 0.977 ± 0.016 0.300 5.00 0.473 · · · · · · · · · · · · · · · 0.981 ± 0.015 · · · · · · 0.300 5.00 0.688 0.987 ± 0.021 0.993 ± 0.015 1.009 ± 0.015 1.002 ± 0.015 1.023 ± 0.015 1.007 ± 0.014 1.012 ± 0.016 1.006 ± 0.017 0.300 10.00 0.500 · · · · · · · · · · · · · · · 0.942 ± 0.021 · · · · · · Average 1.005 ± 0.018 1.002 ± 0.011 1.009 ± 0.015 1.003 ± 0.011 1.023 ± 0.015 0.991 ± 0.009 1.012 ± 0.016 0.991 ± 0.013

0.400 2.00 0.903 0.979 ± 0.020 0.961 ± 0.014 · · · 0.969 ± 0.014 · · · 0.947 ± 0.013 · · · 0.951 ± 0.016 0.400 5.00 0.723 0.982 ± 0.019 0.974 ± 0.010 0.977 ± 0.009 0.975 ± 0.009 0.973 ± 0.011 0.968 ± 0.009 0.975 ± 0.012 0.934 ± 0.010 0.400 10.00 0.637 0.958 ± 0.021 0.960 ± 0.013 · · · 0.965 ± 0.013 · · · 0.935 ± 0.012 · · · 0.934 ± 0.015 Average 0.975 ± 0.017 0.967 ± 0.008 0.977 ± 0.009 0.972 ± 0.008 0.973 ± 0.011 0.956 ± 0.008 0.975 ± 0.012 0.937 ± 0.008

0.500 2.00 0.934 0.942 ± 0.020 0.956 ± 0.014 · · · 0.929 ± 0.011 · · · 0.905 ± 0.011 · · · 0.906 ± 0.013 0.500 5.00 0.711 0.961 ± 0.020 · · · · · · · · · · · · 0.908 ± 0.012 · · · 0.908 ± 0.015 0.500 5.00 0.828 0.946 ± 0.018 0.961 ± 0.010 0.944 ± 0.010 0.929 ± 0.010 0.935 ± 0.010 0.920 ± 0.009 0.912 ± 0.011 0.913 ± 0.011 0.500 10.00 0.646 0.946 ± 0.024 0.943 ± 0.018 · · · 0.939 ± 0.018 · · · 0.890 ± 0.016 · · · 0.852 ± 0.020 Average 0.949 ± 0.016 0.957 ± 0.009 0.944 ± 0.010 0.930 ± 0.008 0.935 ± 0.010 0.911 ± 0.007 0.912 ± 0.011 0.904 ± 0.009

0.600 5.00 0.881 0.941 ± 0.016 0.941 ± 0.010 0.910 ± 0.008 0.904 ± 0.007 0.904 ± 0.009 0.881 ± 0.007 0.877 ± 0.010 0.852 ± 0.009 0.600 10.00 0.763 0.937 ± 0.020 0.921 ± 0.013 0.900 ± 0.013 0.889 ± 0.013 0.893 ± 0.013 0.853 ± 0.011 0.858 ± 0.014 0.830 ± 0.014 0.600 15.00 0.629 0.932 ± 0.023 0.901 ± 0.015 · · · 0.920 ± 0.016 · · · 0.867 ± 0.013 · · · 0.853 ± 0.018 Average 0.939 ± 0.016 0.930 ± 0.008 0.908 ± 0.007 0.904 ± 0.007 0.901 ± 0.008 0.874 ± 0.007 0.871 ± 0.009 0.848 ± 0.008

0.700 5.00 0.769 · · · · · · · · · · · · · · · 0.850 ± 0.014 · · · · · · 0.700 5.00 0.910 0.918 ± 0.018 0.911 ± 0.010 0.888 ± 0.008 0.885 ± 0.008 0.883 ± 0.010 0.849 ± 0.008 0.844 ± 0.010 0.830 ± 0.009 0.700 10.00 0.765 0.947 ± 0.026 0.932 ± 0.018 · · · 0.889 ± 0.017 · · · 0.866 ± 0.016 · · · 0.831 ± 0.020 Average 0.924 ± 0.017 0.915 ± 0.009 0.888 ± 0.008 0.885 ± 0.007 0.883 ± 0.010 0.851 ± 0.007 0.844 ± 0.010 0.830 ± 0.009

0.800 10.00 0.821 0.949 ± 0.024 0.962 ± 0.018 · · · 0.975 ± 0.018 · · · 0.954 ± 0.017 · · · 0.913 ± 0.022