x Q^2 ϵ α [σ ± δ] ×10^α [σ ± δ] ×10^α [σ ± δ] ×10^α [σ ± δ] ×10^α [σ ± δ] ×10^α [pb/(sr·GeV)] [pb/(sr·GeV)] [pb/(sr·GeV)] [pb/(sr·GeV)] [pb/(sr·GeV)]

2H^4He^9Be^{12}C^{27}Al (Δ = ±1.0%) (Δ = ±2.1%) (Δ = ±0.6%) (Δ = ±0.6%) (Δ = ±0.6%)

0.089 2.00 0.391 4 1.195 ± 0.020 · · · · · · · · · · · · 0.130 2.00 0.574 4 1.895 ± 0.031 1.965 ± 0.043 1.948 ± 0.031 · · · 1.954 ± 0.027 0.140 5.00 0.420 3 3.568 ± 0.086 · · · · · · · · · · · · 0.220 2.00 0.785 4 3.559 ± 0.056 3.582 ± 0.077 3.527 ± 0.054 · · · 3.577 ± 0.054 0.220 5.00 0.539 3 3.632 ± 0.056 3.585 ± 0.077 3.593 ± 0.055 3.629 ± 0.048 3.638 ± 0.046 0.300 2.00 0.828 4 3.325 ± 0.052 3.386 ± 0.070 3.308 ± 0.051 · · · 3.323 ± 0.051 0.300 5.00 0.473 3 1.731 ± 0.027 · · · · · · · · · · · · 0.300 5.00 0.688 3 4.717 ± 0.073 4.660 ± 0.101 4.611 ± 0.069 4.760 ± 0.074 4.700 ± 0.070 0.300 10.00 0.500 2 9.171 ± 0.155 · · · · · · · · · · · · 0.400 2.00 0.903 4 4.821 ± 0.074 4.724 ± 0.100 4.534 ± 0.068 · · · 4.636 ± 0.069 0.400 5.00 0.723 3 3.393 ± 0.046 3.330 ± 0.070 3.231 ± 0.042 3.312 ± 0.040 3.283 ± 0.038 0.400 10.00 0.637 2 9.315 ± 0.139 8.934 ± 0.204 8.749 ± 0.133 · · · 8.922 ± 0.137 0.500 2.00 0.934 4 5.283 ± 0.080 4.981 ± 0.106 4.911 ± 0.074 · · · 4.861 ± 0.059 0.500 5.00 0.711 3 1.850 ± 0.028 1.780 ± 0.039 · · · · · · · · · 0.500 5.00 0.828 3 3.916 ± 0.052 3.710 ± 0.075 3.661 ± 0.048 3.698 ± 0.049 3.605 ± 0.047 0.500 10.00 0.646 2 5.185 ± 0.090 4.907 ± 0.120 4.750 ± 0.084 · · · 4.820 ± 0.087 0.600 5.00 0.881 3 3.523 ± 0.048 3.319 ± 0.066 3.199 ± 0.044 3.206 ± 0.041 3.149 ± 0.039 0.600 10.00 0.763 2 4.859 ± 0.077 4.559 ± 0.104 4.317 ± 0.068 4.373 ± 0.071 4.265 ± 0.068 0.600 15.00 0.629 2 1.334 ± 0.022 1.245 ± 0.031 1.160 ± 0.020 · · · 1.213 ± 0.021 0.700 5.00 0.769 2 7.627 ± 0.122 · · · · · · · · · · · · 0.700 5.00 0.910 3 2.653 ± 0.043 2.441 ± 0.057 2.313 ± 0.037 2.356 ± 0.036 2.314 ± 0.034 0.700 10.00 0.765 2 2.142 ± 0.040 2.030 ± 0.055 1.909 ± 0.036 · · · 1.876 ± 0.035 0.800 10.00 0.821 2 1.184 ± 0.025 1.126 ± 0.031 1.079 ± 0.023 · · · 1.134 ± 0.024

40Ca^{56}Fe^{108}Ag^{197}Au (Δ = ±0.8%) (Δ = ±1.0%) (Δ = ±1.1%) (Δ = ±2.3%)

0.089 2.00 0.391 4 · · · 1.191 ± 0.024 · · · · · · 0.130 2.00 0.574 4 · · · 1.966 ± 0.027 · · · 1.953 ± 0.029 0.140 5.00 0.420 3 · · · 3.753 ± 0.084 · · · · · · 0.220 2.00 0.785 4 · · · 3.589 ± 0.051 · · · 3.477 ± 0.061 0.220 5.00 0.539 3 3.675 ± 0.059 3.649 ± 0.047 3.595 ± 0.063 3.530 ± 0.051 0.300 2.00 0.828 4 · · · 3.293 ± 0.048 · · · 3.162 ± 0.056 0.300 5.00 0.473 3 · · · 1.682 ± 0.030 · · · · · · 0.300 5.00 0.688 3 4.825 ± 0.074 4.704 ± 0.066 4.695 ± 0.077 4.620 ± 0.080 0.300 10.00 0.500 2 · · · 8.553 ± 0.191 · · · · · · 0.400 2.00 0.903 4 · · · 4.502 ± 0.063 · · · 4.414 ± 0.075 0.400 5.00 0.723 3 3.302 ± 0.044 3.236 ± 0.038 3.231 ± 0.045 3.051 ± 0.038 0.400 10.00 0.637 2 · · · 8.593 ± 0.124 · · · 8.376 ± 0.148 0.500 2.00 0.934 4 · · · 4.695 ± 0.059 · · · 4.556 ± 0.063 0.500 5.00 0.711 3 · · · 1.649 ± 0.023 · · · 1.599 ± 0.027 0.500 5.00 0.828 3 3.663 ± 0.048 3.540 ± 0.044 3.463 ± 0.048 3.405 ± 0.049 0.500 10.00 0.646 2 · · · 4.529 ± 0.075 · · · 4.203 ± 0.093 0.600 5.00 0.881 3 3.187 ± 0.045 3.035 ± 0.038 2.972 ± 0.044 2.817 ± 0.038 0.600 10.00 0.763 2 4.337 ± 0.071 4.049 ± 0.061 4.009 ± 0.069 3.786 ± 0.069 0.600 15.00 0.629 2 · · · 1.130 ± 0.018 · · · 1.068 ± 0.023 0.700 5.00 0.769 2 · · · 6.302 ± 0.114 · · · · · · 0.700 5.00 0.910 3 2.344 ± 0.038 2.192 ± 0.033 2.136 ± 0.036 2.036 ± 0.031 0.700 10.00 0.765 2 · · · 1.802 ± 0.032 · · · 1.645 ± 0.038 0.800 10.00 0.821 2 · · · 1.091 ± 0.021 · · · 0.982 ± 0.024